MORE CONTROL

  各機能の説明は、下に表示されたダイアログボックスの部分をクリックすると表示されます。

More Control のユーザー登録 - More Control 2.0 は【シェアウエア】です。無料試用期間は３０日です。それ以降も継続して使用する場合は、ユーザー登録が必要です。ユーザー登録の方法につきましては、付属のドキュメント ファイルをご参照ください。

More Control のアンインストール方法 - 次のファイルを削除してください。

morecon.cpl   morecon.hlp   setfont.exe   setfont.inf (もしあれば)

cpaddin.cpl   cpapps.inf (もしあれば)   mcspin.dll

  これらのファイルは、ウインドウズのディレクトリーまたはウインドウズ システムディレクトリーに登録されています。

  また、「SetFont ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの使用」が選択されている場合は、More Control を削除する前に選択を解除する必要があります。


 WIN.INI に書き込まれた関連付け設定を変更することができます。関連付けは追加、変更、削除することができます。


 ダブル クリックとして認識されるための クリックとクリックとの間のマウスカーソル移動距離を設定します。


 ウインドウズのヘルプシステムで使う色を設定します。代表的な２つの色設定を次に説明します。

ジャンプ カラー

  ヘルプ項目へジャンプするためのキーワード表示の色。

ポップアップ カラー

  ポップアップ説明ボックスを呼び出すキーワード表示の色。


 アイコンの下に表示されるタイトルのフォントを設定します。この設定を有効にするためには、「SetFont プログラムの使用」を選択してください。また、SETFONT.EXE がウインドウズ ディレクトリーにコピーされている必要があります。「SetFont プログラムの使用」を有効にするオプションは、メニューの「オプション...」ボタンで表示させてください。


 アイコン間のスペースをピクセルで設定します。デスクトップ ダイアログのアイコン間隔の設定と基本的には同じですが、この設定で縦間隔も設定することができます。


 WIN.INI の Load = を変更することができます。Load = として設定されたプログラムは、ウインドウズ起動時にアイコンとして自動起動されます。


Menu Show Delay
 サブ メニューが選択されて表示されるまでの時間を設定します。


 ドロップダウン メニュー表示をメニューコマンドの右ライン、または左ラインにそろえます。


 ウインドウズのアプリケーションとして認識させるための拡張子を編集します。


 WIN.INI の RUN = 行を編集します。ここで RUN = で設定されたプログラムは、ウインドウズ起動時にウインドウとして自動スタートします。


 ウインドウズを起動するときに使うシェルを指定します。ウインドウズがインストールされたときには、プログラム マネージャが設定されています。プログラム マネージャよりずっと高機能で使いやすいシェルとして  Sloop Manager をお使いになることをおすすめします。Sloop Manager は、シェアウエアとして配布されていますので、ぜひダウンロードしてお試しください。


 デスクトップ上でクリックしたときに起動されるプログラムを指定します。通常はウインドウズの TASKMAN.EXE が指定されています。


386 Enhanced Mode Settings
386 拡張設定

●DOS ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ終了方法の表示

  このオプションが選択されているときは、 MS-DOS プロンプトを起動したときに、MS-DOS プロンプトの終了方法とウインドウズへのスイッチ方法の説明が表示されます。説明を表示させたくないときは、このオプションを解除してください。ただし、バッチファイルで MS-DOS シェルを起動した場合は、ここでの設定は無視されます。

●ファイル マネージャ システム変更

  ウインドウズ以外のアプリケーションでファイルを作成、リネーム、削除した時の変更を自動的にファイル マネージャが受け取るようにするオプションです。従って、このオプションが解除されているときは、仮想マシンは、たとえファイルを変更しても ファイル マネージャと関係なく独立して動作します。

  また、このオプションを選択するとシステムのパフォーマンスは著しく低下します。

●ローカル リブート

  ３８６拡張モードでの回復不可能なエラー（UAE）を発生させたアプリケーションを CTRL + ALT + DEL で終了できるかどうかを指定します。このオプションが選択されていると、他のシステムはそのままにして、エラーを起こしたアプリケーションだけを終了させることができるようになります。

  選択を解除すると、 CTRL + ALT + DEL でコンピュータがリブートされます。

●強制フルスクリーン モード

  このオプションが選択されると、 PIF ファイルの指定に関係なく、すべてのアプリケーションがフルスクリーン モードで起動されます。このモードを選択すると、ネットワークやウインドウズと互換性のないメモリー常駐型プログラムを使っている場合、ウインドウズ セッションが長引く可能性があります。


Edit INI File
INI ファイルの編集

  このダイアログからウインドウズの INI ファイルを簡単に編集することができます。ダイアログ上でクリックすると、その説明が表示されます。


 INI ファイル編集用ダイアログ ボックスを呼び出します。


 読み込まれた INI ファイルのすべてのセクションがこのリストボックスに表示されます。セクションヘッダーをクリックすると、そのセクションに入力されている内容が設定リストボックスに表示されます。


 セクション リストボックスで選択されたセクションの内容が表示されます。


 このボタンで INI ファイルへセクションを新規追加することができます。セクションの作成後、設定の追加ボタンで新しい内容をセクションに追加することができます。


 セクション リストボックスで選択されているセクションを削除します。このセクションに設定されている内容がすべて削除され、 INI ファイルからセクション ヘッダーも削除されます。


 セクションへ新しい内容を追加することができます。キーワード（= の左に入力）とその値（ = の右に入力）を入力するためのダイアログボックスが表示されます。


 このボタンで現在選択されている内容を編集することができます。キーワード並びに値を変更することができます。


 設定リストボックスで選択されている内容を削除します。


 選択されているコントロール パネル モジュールを 'Load 中止' のリストボックスから削除し、 'Load' リストボックスへ移動させます。


 選択されているコントロール パネル モジュールを 'Load' リストボックスから 'Load 中止' リストボックスへ移動させます。


 INI ファイルの編集を終了します。INI ファイルへの変更は、その変更が加えられた時点ですでに保存されています。


Don't Load
Load 中止

  ロードするコントロール パネル モジュールをこのダイアログボックスで指定することができます。ダイアログボックス上でクリックすると、クリックされた部分の機能説明が表示されます。

ご注意：もし More Control モジュールの Load を中止した場合は、どのモジュールをロードするかを指定するために CONTROL.INI ファイルを変更する必要があります。


 このリストボックスに表示されているすべてのモジュールがコントロール パネルにロードされます。


 このリストボックスに表示されているすべてのモジュールはコントロール パネルにロードされません。


Options
オプション

●INI ファイル アイコンの変更

  このオプションをONに設定すると、コントロール パネルに INI ファイル編集用アイコンを追加します。この追加表示されたアイコンをダブルクリックすることで INI ファイル編集用ダイアログを呼び出すことができます。このアイコンを使えば、 More Control を経由しないで即座に INI ファイルを編集することができます。

●Windows セットアップ アイコン

  このオプションをＯＮにすると、ウインドウズ セットアップ プログラムをコントロール パネルに追加します。コントロール パネルからもセットアップ プログラムを起動することができるようになります。

●WIN.INI フォント設定の使用

  WIN.INI ファイルで設定されたアイコン タイトル表示フォントを使うかどうかを指定します。通常このオプションはＯＮにしてください。ただし、イタリック体のフォントを使う場合は SetFont プログラムを使う必要があります。また、画面モード設定によっては、 SetFont プログラムを使わないと正しく TrueType フォントが表示できないことがあります。

ご注意：プログラム マネージャからは SetFont プログラムが正常に動作しないことがあります。これはプログラム マネージャ自体の設計上の問題が原因です。また、Sloop Manager なら正常に動作します。

●SetFont プログラムの使用

  このプションを選択すると WIN.INI ファイルの Load = 行に SETFONT.EXE プログラムを追加します。イタリック体の表示や SYSTEM フォントのいくつか、また TrueType フォントをアイコンのタイトル表示に使う場合は、SetFont プログラムを使わないと正しく表示されない場合があります。

  また、プルグラム マネージャをウインドウズのシェルとして使っている場合は、SetFont プログラムが正常に動作しない場合がありますので、この設定は解除しておいてください。


 現在のダイアログ内の設定を確定し、ダイアログを終了します。


 ウインドウズのシステム設定を変更しないで、ダイアログを終了します。


 現在表示されているヘルプファイルを呼び出します。


 ウインドウズを再起動します。More Control のすべての設定変更が保存されます。


 More Control のバージョン情報を表示します。


CP Add-In

  CP Add-In （コントロール パネル アドイン ユーティリティー）は、コントロール パネルにアプリケーションを追加します。アプリケーションがコントロール パネルに追加（アドイン）されると、そのアプリケーションのアイコンがコントロール パネルウインドウ内に表示され、このアイコンで起動することができるようになります。

  下のダイアログ内でクリックするとその部分の説明が表示されます。

  CP Add-In で設定した後は、一旦コントロール パネルを終了させてから再びコントロール パネルを起動してください。

ご注意：アプリケーションを追加後、 CP Add-In アイコンをコントロール パネルから削除することができます。More Control で CP Add-In を'Load 中止' に設定してください。また、 CP Add-In が必要になった場合は、More Control で再び 'Load' に設定すればコントロール パネルにアイコンが表示されます。

  CP Add-In をアンインストールする場合は、 CPADDIN.CPL ともしあれば CPAPPS.INF をウインドウズ システムディレクトリーから削除してください。


 このリストボックスには、現在コントロール パネルに追加されているすべてのアプリケーションが表示されます。追加されたアプリケーションは通常 DOS プログラムを除いて、そのアプリケーションのアイコンで表示されます。


Add/Edit Application
アプリケーションの追加・変更

  このダイアログボックスでアプリケーションの追加または、すでに追加されているアプリケーションの変更をします。編集ボタンからこのダイアログを呼び出した場合は、現在選択されているアプリケーションに関する情報がダイアログに表示されています。

  ダイアログ上でクリックすると、その部分の説明が表示されます。


 コントロール パネル内で使われる表示名を入力します。


 アプリケーションのフルパスとファイル名を入力してください。例えば、C:\windows\calc.exe のようになります。


 ここで入力された文字は、アプリケーションが選択されたときに、コントロール パネルのステータスバーに表示されます。この表示文字は必ずしも入力する必要はありません。


 コントロール パネルに追加するためのアプリケーション選択用のダイアログボックスを呼び出します。


 現在すでに追加されているアプリケーションの基本設定を変更します。変更したいアプリケーションをリストボックスからクリックで選択してください。その次に編集ボタンをクリックしてください。追加ボタンをクリックすると更に詳しい説明が表示されます。


 追加用アプリケーションリストから選択されたアプリケーションを削除します。