Copyright: Copyright (c) 2000-2003 アナハラマサタカ


基本的な使い方
monosash ヘルプ

monosashは、縦と横が組になった定規です。

ウィンドウなどの近くに持って行ってサイズを測ってください。

目盛はピクセル単位です。

基本的な使い方

■定規を動かす

左上の部分をつかんでドラッグ

■長さを変える

定規の端をつまんでドラッグ

■測る

定規の上でマウスボタンを押してからドラッグ

■終了させる

左上の部分を右クリックしてメニューを出し、「終了」を選択

■ウィンドウの下に隠れないようにする

メニューから「常に前面に表示」を選択

その他の使い方

■2点間の長さを測る

Shiftキーを押しながらドラッグ

■目盛をずらす

Ctrlキーを押してドラッグ

ダブルクリックで元に戻す

■マウスカーソルを固定する

ドラッグ中にAltキー


定規を動かす

定規の左上の部分でマウスの左ボタンを押し、そのままドラッグして動かします。

※注意: 画面のプロパティで「ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する」を無効にしている場合、ドラッグ中は四角い枠だけが表示されます。


長さを変える

定規の端にマウスカーソルを近づけると、カーソルの形が変わります。

この状態でマウスボタンを押してドラッグすると長さを変えられます。


メニュー

定規の左上の部分でマウスの右ボタンを押すと、メニューが表示されます。

メニューコマンドの意味は次のとおりです。

[常に前面に表示]

定規が他のウィンドウの下に隠れないようにします。

もう一度選択すると元に戻ります。

[ヘルプ]

このヘルプを表示します。

[バージョン情報]

バージョン情報画面を表示します。

[終了]

プログラムを終了させます。


ドラッグ操作

定規の上でマウスの左ボタンをクリックすると、その場所に目盛の数字が表示されます。

そのままドラッグすると、数字も一緒に動きます。

マウスボタンを離すと元に戻ります。

他のキーを押しながらドラッグすることで、特殊な機能を使うことができます。

■Shiftキー …… ドラッグした範囲の長さを表示

■Ctrlキー …… 目盛の位置をずらす

■Altキー …… マウスカーソルを固定する


長さを測る

1. 定規の上でマウスボタンを押し、そのまま測りたい物の一方の端までドラッグしていきます。

2. Shiftキーを押します。

3. Shiftキーを押したまま、もう一方の端までドラッグします。

定規の上に、その範囲の長さが表示されます。


目盛をずらす

1. Ctrlキーを押しながら、定規の上でマウスボタンを押します。

（この時、マウスカーソルが「0」の位置に移動します。）

2. そのままドラッグすると、目盛の「0」がカーソルと一緒に動き、それにつれて全体の目盛がずれます。

3. マウスボタンを離すと、その位置で目盛が固定されます。

なお、定規をダブルクリックすると、最初の状態（一番端が0）に戻ります。


カーソルを固定する
マウスカーソルを固定する

1. 定規の上でマウスボタンを押し、適当な位置までドラッグします。

2. Altキーを押すと、マウスカーソルが固定されます。

横定規の場合は、マウスの横の位置が固定されて、上下にしか動かなくなります。

縦定規の場合は、マウスの縦の位置が固定されて、左右にしか動かなくなります。

3. Altキーを離すと、また自由に動けるようになります。