はじめに
HDBENCH Ver3.xx

HDBENCHをダウンロードしていただきありがとうございます｡

このソフトはハードディスク＆ＣＰＵ＆画面描画＆メモリーの速度を測るベンチマークソフトです。

Ver3.xxはすべて最初から作り直しました。

Ver3.xxでは流行のDual CPUに対応しました。

これによりシングルCPU用のHDBENCH Ver2.6xではほとんどパフォーマンスアップが分からなかったDualCPUシステムの測定が可能になりました。

HDD以外の項目はDual対応になっています。

測定ルーチンは小さく作ってありますので，L2キャッシュの影響が少なくなっています。

最新版は

HDBENCH NET

http://www.hdbench.net/

でダウンロードできます。

★インストール

★使用方法

★その他


インストール

適当なフォルダにhdben???.lzhを解凍して下さい。???はバージョン番号が入ります。

アンインストールはそのフォルダを削除して下さい。


使用方法

HDBENCHを実行する前にすべてのアプリを終了してください｡そうしないと結果が大きく変動します。

HDBENCH.EXEをスタートボタンから実行してください｡

測定が終わるまでマウス、キーボードは一切触らないでください。

ALL

DISK，CPU、MEMORY、VIDEO、のベンチを自動で行います。

CPU

CPUボタンは1秒間に浮動小数点演算＆整数演算の500Loopを何回できたかの回数です。単位は500Loopの回数／sです。

測定ルーチンはL1キャッシュ内に収まるよう小さく作ってありますので,本当のCPU能力がわかります。

CPUボタンを押してください。

デジタルをダブルクリックすると個別に計測する事が出来ます。

MEMORY

MEMORYボタンは8MByteのMEMORYを1秒間で何回Read,&Write&ReadWrite出来たかを測定します。

MEMORYはDWORD(4Byte)でRead、Writeしています。

ReadWriteはDWORDでReadしその数値を＋１した後Writeしています。

デジタルをダブルクリックすると個別に計測する事が出来ます。

VIDEO

VIDEOボタンは１秒間の矩形&Text&円&BitBlt&DirectDrawの描画回数です｡

VIDEOボタンを押して下さい｡単位は回数/s。DirectDrawはframe/sです。

デジタルをダブルクリックすると個別に計測する事が出来ます。

DISK

DISKボタンはリード、ライト、コピーの1秒間の転送バイト(KByte/s)を測ります。

ドライブ＆使用容量を選んでください。使用容量はデフォルトで100MByteになっています。

コピーは64KByteのファイルを連続コピーしたときの転送速度です。

DISK測定はDISKキャッシュを切って測定していますので,通常使用時よりも高い数値が出ます。

現在CD-ROMは測定できません。

Close

HDBENCHを終了します。

Print

結果を印刷します。

Copy

クリップボードに結果をコピーします。

オプションで結果のみコピーやCSVフォーマットでコピーすることも出来ます。

System

システム物理メモリ、空きメモリ、プロセッサ、ＯＳ、HDBENCHのバージョンを表示します。

周波数測定も出来ます。

RDTSCを使えないＣＰＵは測定することが出来ません。

Graph

ベンチ結果を棒グラフで比べることが出来ます。

Update

インターネットに接続し最新のHDBENCHやベンチ結果をダウンロードします。

Help

このHelpファイルを起動します。

Option

M/BまたはPCの名前

マザーボード名やパソコン名、愛称名を入力すると結果をコピーした時に自動でM/BNameのところに入力されます。

詳細なCyrixCPU名の取得(Win9xのみ)

CyrixCPUの場合は倍率やCPU名を正確に認識できるようになります。

ただしOSがハングアップしてしまうこともあるようです。

この場合は残念ですがチェックを外してください。

DirectDrawも測定する

DirectDrawの計測をします。

これは２０００枚のスプライトを表示させた場合の フレーム/s です。

VIDEOベンチで正常に描画されているかチェックする

Ver3.00からはVIDEOベンチの際描画したところが本当に描画されているかチェックするオプションを追加しました。

デフォルトではチェックしていません。

このチェックに引っかかるとベンチが続行されなくなります。

このチェックマークを外すと正常に描画されていない場合でも続行します。

結果のみコピーする

この項目にチェックを入れると結果のみコピーされるようになります。

コピー形式

通常フォーマット

この項目を選択すると今までと同じフォーマットでコピーします。

CSVフォーマット（縦）

この項目にチェックを入れると結果がCSVフォーマット(縦)でコピーされるようになります。

CSVフォーマット（横）

この項目にチェックを入れると結果がCSVフォーマット(横)でコピーされるようになります。


その他

このソフトはフリーウェアです。

このプログラムの転載は事前または事後にメールをいただければ自由です。

このプログラムを使用した結果いかなる損害に対しても作者は責任を負いません。

御意見・御要望･などございましたら EP82改/かず までメールにてお知らせください。

e-mail : ep82kazu@hdbench.net

このソフトはDISK測定の際、設定したHDD容量を使用します。

もしDISKベンチの際ハングアップして強制終了させた場合は測定ドライブにHDBENCH.???またはHDBENCH.copyfile.???（???は数字）が残ってしまいます。

その場合はHDBENCH.???またはHDBENCH.copyfile.???を削除してください(出来るだけ中身を確認してからにしてください)

ベンチ結果は出来るだけメールでなく下記HPのベンチ結果専用の掲示板に書き込んでください。

http://www.hdbench.net/

いままでメールでの質問がかなりありましたがバグ報告、要望報告以外の質問はご遠慮ください。

こちらで答える必要がないと判断した場合は返信しません。

一般的な質問は下記HPの会議室に書き込めば誰かが答えてくれるかもしれません(^^;

http://www.hdbench.net/