Copyright: Friday, January 14, 2000 08:38:04


Zaškrtnutím tohoto políčka zastavíte skript pomocí modulu Windows Script Host potom, co byl skript spuštěn určený počet sekund. Toto je obecná vlastnost všech skriptů spouštěných pomocí modulu Windows Script Host.

Tato možnost umožňuje nastavením časovače zabránit nadměrnému spouštění skriptů. Po uplynutí stanoveného počtu sekund přeruší program wscript.exe pomocí metody IActiveScript::InterruptThread skriptovací stroj a zastaví proces.


Místo k zadání počtu sekund, po který má být skript spuštěn.

Pokud chcete změnit tuto možnost, je nutné zaškrtnout políčko Zastavit skript po.


Určuje, zda budou zobrazeny informace o verzi modulu Windows Script Host při každém spuštění skriptu. Toto je obecná vlastnost všech skriptů spouštěných pomocí modulu Windows Script Host.


Obnoví výchozí nastavení modulu Windows Script Host na následující hodnoty:

zaškrtávací políčko Zastavit skript po - nezaškrtnuto,

číselník pro zadání sekund - nedostupný (hodnota nastavena na 10 sekund),

zaškrtávací políčko Zobrazit logo, pokud je skript prováděn v příkazové konzole - zaškrtnuto.


Pokud chcete zastavit skript pomocí modulu Windows Script Host potom, co byl skript spuštěn určený počet sekund, zaškrtněte toto políčko.

Tato možnost umožňuje nastavením časovače zabránit nadměrnému spouštění skriptů. Po uplynutí stanoveného počtu sekund přeruší program wscript.exe pomocí metody IActiveScript::InterruptThread skriptovací stroj a zastaví proces.


Místo k zadání počet sekund, po který má být vybraný skript spuštěn.

Pokud chcete změnit tuto možnost, je nutné zaškrtnout políčko Zastavit skript po.


Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit informace o verzi modulu Windows Script Host při každém spuštění vybraného skriptu.


Obnoví výchozí nastavení modulu Windows Script Host na následující hodnoty:

zaškrtávací políčko Zastavit skript po - nezaškrtnuto,

číselník pro zadání sekund - nedostupný (hodnota nastavena na 10 sekund),

zaškrtávací políčko Zobrazit logo, pokud je skript prováděn v příkazové konzole - zaškrtnuto.