FBHFα╝>╗'è  ╒═════════════════════════════════════════╕
  │ Setup-Programm zum DATELINE MAIL SYSTEM │
  ╘═════════════════════════════════════════╛
¬Herzlich willkommen im Konfigurationsprogramm des DATELINE MAIL SYSTEM. Mit diesem Programm werden alle wichtigen Parameter für den korrekten Mailboxbetrieb eingestellt. =
Sie können zu jedem Zeitpunkt mit F1 eine kontextsensitive Hilfe erhalten. Kontextsensitiv heißt: Sie befinden sich mit dem Cursor in einer Maske des Konfiguraionsprogramms auf einem Eingabfeld und drücken F1. Das Programm zeigt Ihnen dann ein Fenster wie dieses hier an, das Ihnen genau dieses Eingabefeld erklärt. z
Schließen können Sie dieses Fenster wieder mit ESC oder per Mausklick auf das kleine Symbol oben links im Fensterrahmen. ╜'0  ╒═══════════╕
  │Hilfe-Index│
  ╘═══════════╛
,Folgende Hilfe-Themen stehen zur Verfügung:  Informationen zum DMS
^'K  ╒════════════════════╕
  │DATELINE MAIL SYSTEM│
  ╘════════════════════╛
;Das DATELINE MAIL SYSTEM (DMS) ist (c) 1996 Daniel Tietze. 
Anschrift: Daniel Tietze 5           Ettesterstr. 5
           64291 Darmstadt
*
Support-Mailbox: DATELINE BBS, Darmstadt @                 06151 / 351852
                 24h, 14400 bps
8x
'N  ╒═════════════════════╕
  │ Modem-Konfiguration │
  ╘═════════════════════╛
U
In diesem Dialog konfigurieren Sie die Modem-Parameter für die einzelnen DMS-Ports. 'Q  ╒══════════════════════╕
  │ DMS-Hauptverzeichnis │
  ╘══════════════════════╛
╖
Hier geben Sie das Verzeichnis ein, in dem das DMS installiert ist. Diese Information wird z.B. benötigt, um wichtige Austausch-Dateien im korrekten Verzeichnis speichern zu können. 'Z  ╒═════════════════════════╕
  │ Verzeichnis für Bretter │
  ╘═════════════════════════╛
─
Unter diesem Verzeichnis werden später jene Verzeichnisse angelegt, die die Nachrichten aus den einzelnen Brettern enthalten. Hierbei wird für jedes Brett ein Verzeichnis angelegt, desen Name den ersten 8 Zeichen des Brettnamens entspricht. Sollten Sie für ein Brett einen Info-Text oder eine Gruppenliste erstellen wollen (siehe Anleitung D.M.S.), so müssen diese Dateien in dem Unterverzeichnis für das Brett unter dem hier angegebenen Pfad stehen. 'o  ╒════════════════════════════════╕
  │ Verzeichnis für Fileboxinhalte │
  ╘════════════════════════════════╛
T
Unter dem hier angegebenen Verzeichnis werden die Verzeichnisse für die einzelnen Fileboxen angelegt. Hierbei trägt jedes Verzeichnis als Namen den Namen der Filebox. Bei Verwendung hierarchischer Filebox-Namen, z.B. DFUE.DMS.TOOLS, werden entsprechend Unterverzeichnisse erstellt, also in diesem Beispiel DFUE\DMS\TOOLS\ unterhalb des hier eingegebenen Verzeichnisses. Die Verzeichnisse für die Fileboxen sollten nur den Fileboxen zur Verfügung stehen, da die Programme und Dateien in den Fileboxen unter ihrem Originalnamen gespeichert werden und es sonst zu einigen Verwirrungen kommen kann. 'f  ╒═════════════════════════════╕
  │ Minimum freier Plattenplatz │
  ╘═════════════════════════════╛
¥
Wird hier ein Wert größer als 0 eingegeben, überprüft das DMS vor einem Upload, ob auf dem jeweiligen Laufwerk noch mindestens soviel Platz (in kB) frei ist, wie hier eingegeben wurde. Ist nicht mehr genügend Platz frei, weist das DMS den Upload mit einem entsprechenden Hinweis zurück. Der ausgegebene Hinweis kann in den Dateien DISKFULL.TXT bzw. DISKFULL.ANS im Textfile-Verzeichnis beliebig erstellt werden.  
Diese Option kann z.B. sinnvoll sein, wenn Sie sicherstellen möchten, daß für nächtlichen mailtransfer auf jeden Fall genügend Plattenplatz zur Verfügung steht und nicht der Mailaustausch scheitert, weil Ihnen ein freundlicher Zeitgenosse jede Menge Krempel in die Fileboxen gelegt hat. 'i  ╒══════════════════════════════╕
  │ Verzeichnis für Fileboxinfos │
  ╘══════════════════════════════╛
7
Unterhalb des Verzeichnisses für Filebox-Infos wird ein Verzeichnisbaum aufgebaut, der Ihre Filebox-Hierarchie repräsentiert. In diesen - automatisch angelegten - Verzeichnissen werden Informationen zum Inhalt der jeweiligen Filebox gespeichert, z.B. die Dateiinformationen und die langen Dateibeschreibungen. '`  ╒═══════════════════════════╕
  │ Verzeichnis für Userdaten │
  ╘═══════════════════════════╛
τ
In diesem Pfad werden die Dateien der persönlichen Nachrichten der User, ebenso wie weitere Userbezogene Dateien, abgelegt. Die Dateien tragen dabei als Namen die Nummer des Users und eine vom System als Kennung verwandte Endung. 'f  ╒═════════════════════════════╕
  │ Verzeichnis für Textdateien │
  ╘═════════════════════════════╛
│
Dieser  Pfad enthält  alle Textdateien  der  Mailbox.  Dieses  sind z.B.: - Begrüßungstexte - Hilfstexte (*.HLP) - Von Ihnen definierte Bulletins - Einleitungstexte zu Fileboxen 'i  ╒══════════════════════════════╕
  │ Verzeichnis für Chat-Dateien │
  ╘══════════════════════════════╛
∙
Bei Mehrportbetrieb verfügt das DMS über einen eingebauten Chat- Modus, mit dem die User auf den einzelnen Ports miteinander kommunizieren können. Da die Ports die von den Benutzern eingegebenen Texte irgendwie austauschen müssen, legt das DMS die Informationen in mehreren Dateien (eine Datei pro Port) ab. Diese Dateien landen in dem hier von Ihnen angegebenen Verzeichnis. Darüber hinaus wird beim Programmstart in diesem Verzeichnis eine Datei namens PORTS.INF erstellt, aus der hervorgeht, welche Ports gerade aktiv sind und welche Benutzer eingeloggt sind. Um den Chat-Modus zu beschleunigen, sollten Sie, sofern möglich, eine RAM-Disk einrichten, die von allen Ports zugreifbar sein muss. Auch wenn Sie nur einen Port betreiben, müssen Sie hier ein Verzeichnis eingeben, da das DMS die Datei PORTS.INF auf jeden Fall schreibt. Im Falle einer ein-Port-Box kommt es aber nicht so sehr auf die Geschwindigkeit an, Sie können daher hier ruhig das Verzeichnis angeben, in dem auch Ihre übrigen DMS-Dateien stehen. 'f  ╒═════════════════════════════╕
  │ Verzeichnis für Menüdateien │
  ╘═════════════════════════════╛
│
In diesem Verzeichnis werden die Dateien für die Hotkey- gesteuerte Menüstruktur erwartet. Sie erstellen die Menüstrukturen mit dem Programm MENUED, das dem DMS- Paket beiliegt. 'i  ╒══════════════════════════════╕
  │ Dateiname für Protokolldatei │
  ╘══════════════════════════════╛
G
Um eventuelle Schäden und Schädigungen der Mailbox nachvollziehen zu können, werden "kritische Aktivitäten", wie das Löschen von Nachrichten, das Aufrufen der Fernwartung, Filetransfer, und einige Andere, in einer Protokoll-Datei festgehalten. Hierbei handelt es sich um eine reine Text-Datei, die mit jedem beliebigen Editor angesehen und editiert werden kann. Es werden Datum, Uhrzeit, DMS-Port und Aktivität in einer Zeile protokolliert. Es empfiehlt sich, bei Problemen in der Box, in dieser Protokolldatei nachzusehen, da hier auch Fehlermeldungen des Systems vermerkt werden. 'f  ╒═════════════════════════════╕
  │ Dateiname für Logoff-Quotes │
  ╘═════════════════════════════╛
╒
In dieser Datei werden die sog. "Quotes", die Logoff-Kommentare der User, festgehalten. Es handelt sich dabei um KEINE Textdatei, daher empfiehlt es sich auch nicht, zu versuchen, sie zu lesen oder zu editieren. 'H  ╒═══════════════════╕
  │ Fullscreen-Editor │
  ╘═══════════════════╛
╞
Hier definieren Sie den zu verwendenden Fullscreen-Editor, sofern Sie in Iher Mailbox einen solchen anbieten möchten. Geben Sie den kompletten Namen (inklusive Dateiendung) an. Der verwendete Fullscreen-Editor muss sich an das QuickBBS- spezifische Nachrichtenformat halten, welches ich in das DMS übernomen habe. Für QuickBBS gibt es inzwischen mehrere schöne Fullscreen-Editoren, die sich größtenteils problemlos mit dem DMS verwenden lassen sollten. 'Z  ╒═════════════════════════╕
  │ Programm für Sysop-Chat │
  ╘═════════════════════════╛

Hier können Sie angeben, welches Programm beim Chat zwischen einem User und Ihnen (dem Sysop) verwendet werden soll. Dieses Programm wird sowohl gestartet, wenn ein User den Befehl "Operator Rufen" verwendet, als auch, wenn Sie ihn mittels F5 zum Chat rufen. Da die meisten Chat-Programme Parameter benötigen, um korrekt arbeiten zu können, können Sie hier die selben Platzhalter verwenden, wie in den Door-Definitionen. Schreiben Sie den benötigten Platzhalter einfach in die Kommandozeile hinein. Mögliche Platzhalter sind: ö
  %p : Aktiver COM-Port (1 für COM1, 2 für COM2, etc.)
  %s : Momentane Baudrate
  %d : Momentaner DMS-Port
  %n : Name des Users
  %% : %-Zeichen
'f  ╒═════════════════════════════╕
  │ Programm für Multinode-Chat │
  ╘═════════════════════════════╛
q
Sollten Sie eine Mehrport-Box betreiben, so möchten ja vielleicht auch die User an den einzelnen Ports miteinander kommunizieren. Zwar verfügt das DMS, wie bereits erwähnt, über einen eingebauten Chat-Modus, diese ist optisch aber eher spartanisch ausgestattet und sagt vielleicht nicht allen zu. Es gibt in der Shareware inzwischen etliche interessante Programme, die ein "Gespräch" zwischen den in einer Mailbox eingeloggten Benutzern auf z.T. optisch sehr interessante Weise ermöglichen (geteilter Bildschirm, synchroner Datenaustausch, farbige Darstellung, etc.). Aus diesem Grunde können Sie hier einen Programm eingeben, welches statt des internen Chat-Modus gestartet wird. Auch hier können Sie wieder die oben aufgeführten Platzhalter für nötige Parameter verwenden. Nähere Informationen zur Konfiguration des Chat-Programmes entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung. 'l  ╒═══════════════════════════════╕
  │ Watchdog im Editor aktivieren │
  ╘═══════════════════════════════╛
2
Die Watchdog-Funktion des Fossil-Treibers löst einen Rechner- Neustart aus, wenn auf dem angegebenen COM-Port der Carrier verlorengeht (z.B. weil der Benutzer einfach aufgelegt hat). Sollte der verwendet Fullscreen-Editor einen Carrier-Verlust nicht korrekt abfangen, können Sie mit dieser Option einstellen, daß das DMS vor Aufruf des externen Editors die Watchdog- Funktion einschaltet. Auf diese Weise bleibt die Mailbox dann bei unterbrochener Verbindung nicht mehr im Editor einfach hängen. In den meisten Fällen sollte diese Option nicht benötigt werden. 'i  ╒══════════════════════════════╕
  │ Bildschirmausgaben über BIOS │
  ╘══════════════════════════════╛

Normalerweise erfolgt die Ausgabe auf dem lokalen Bildschirm direkt in den Bildschirmspeicher, weil dies erheblich schneller ist. Das DMS bietet aber auch die Möglichkeit, die Ausgabe statt dessen über das BIOS erfolgen zu lassen. Dieses ist zwar langsamer, kann aber beim Einsatz des DMS zusammen mit einem Multitaskingprogramm wie DESQView wünschenswert sein, da diese meistens die Bildschirmfenster auf besondere Weise verwalten und eine Ausgabe direkt in den Bildschirmspeicher für große Probleme sorgen kann. 'H  ╒═══════════════════╕
  │ Bildschirmschoner │
  ╘═══════════════════╛
╖
Das DMS verfügt über einen eingebauten Bildschirmschoner, der nach einer bestimmten Zeitspanne, die Sie hier in Minuten angeben, den Bildschirm Ihres Mailboxrechners dunkel schaltet. Damit Sie sehen, daß das DMS noch läuft, wandert ein DMS-Logo über den Bildschirm, in wechselnden Farben und an wechselnden Bildschirmpositionen, um Ihren Monitor nicht zu belasten. Wenn Sie hier den Wert 0 eingeben, ist der Bildschirmschoner deaktiviert. Es empfiehlt sich dann, den Monitor des Mailbox- Rechners auszuschalten, wenn Sie gerade nicht davor sitzen. Monitore sind für Dauerbelastung sehr anfällig. Insbesondere kann sich nach einiger Zeit der Wartebildschirm des DMS in den Monitor "einbrennen". '9  ╒══════════════╕
  │ Idle-Timeout │
  ╘══════════════╛
N
Hier können Sie die Zeit (in Sekunden) angeben, die ein User "idle" (inaktiv) sein darf, bevor die Verbindung getrennt wird. Nach Ablauf dieser Zeit wird der User noch 10 Sekunden lang gewarnt (per Piepston und Punkten auf dem Bildschirm), danach wird die Verbindung vom DMS getrennt. Wenn Sie diesen Wert auf 0 setzen, so ist das Idle-Timeout inaktiv, dieses ist aber NICHT zu empfehlen. Im Gehensatz zu vorigen DMS-Versionen (vor der Version 3.6) habe ich hier endlich das Timing so geändert, daß es auf allen Rechnern korrekt läuft (vorausgesetzt, die interne Uhr des PC funktioniert). 'B  ╒═════════════════╕
  │ Bildschirmmodus │
  ╘═════════════════╛
W
Wenn Ihr Mailbox-Rechner mit einer EGA- oder VGA-Karte ausgestattet ist, können Sie diese Option aktivieren. Das DMS schaltet dann nach dem Start in den erweiterten Textmodus. Hierbei werden dann in der unteren Bildschimhälfte weitere Informationen ausgegeben. Es werden alle zum momentan eingeloggten Benutzer verfügbaren Informationen ausgegeben, sowie eine Art "Protokoll-Rolle" oder "Teletext-Rolle" geschrieben, auf der die letzten Einträge, die auch in der Protokolldatei enthalten sind, zusätzlich ausgegeben werden. So haben Sie immer einen Überblick über die Aktivitäten in Ihrer Mailbox. '3  ╒════════════╕
  │ Titelzeile │
  ╘════════════╛
╔
Hier können Sie die Titelzeile eingeben, die das DMS oben am Bildschirm ausgibt. Geben Sie hier nichts ein, so wird die Default-Titelzeile verwendet: Links der Name Ihrer Mailbox, rechts die Uhrzeit. 
Hier kann ein bis zu 40 Zeichen langer String eingegeben werden, der die Titelzeile definiert. Innerhalb des Strings können die üblichen DMS-Farbcodes und Steuersequenzen verwendet werden. Darüber hinaus stehen folgende Makros zur Verfügung, die beliebig eingesetzt werden können: 	
     @U : Aktuelle Uhrzeit
     @D : Aktuelles Datum
     @S : Name des Systems
     @P : Nummer des Ports
     @W : "Bretter", wenn der Benutzer im Brett-Menü ist,
          "Fileboxen", wenn der Benutzer im Fileboxmenü ist.
          (natürlich jeweils ohne Gänsefüßchen).
     @~ : Zeile spalten. Alles, was links vom Makro @~ steht,
          wird linksbündig in der Titelzeile ausgegeben, der
          Rest (nach @~) rechtsbündig.
     @C : Titelzeile zentriert ausgeben. Dies hebt die Wirkung
          von @~ wieder auf, da nicht gleichzeitig zweigeteilt UND
          zentriert ausgegeben wird.
          Darüber hinaus wird in der unregistrierten Version des
          DMS eine zentrierte Titelzeile einfach mit dem
          Unregistriert-Hinweis überschrieben :-)
W
Anwendungsbeispiel: Das gleiche Aussehen wie bisher läßt sich erreichen mit der Zeile ,
             \#IN@S\#NO@~\#INEs ist @U\#NO
'K  ╒════════════════════╕
  │ Farb-Einstellungen │
  ╘════════════════════╛
í
In diesen Eingabefeldern können Sie das farbliche Aussehen Ihrer Mailbox bestimmen. Die von Ihnen gewählten Farben haben allerdings nur dann Effekt, wenn der Benutzer die Emulation "ANSI-Farbe" eingeschaltet hat. Wählen Sie die zu verwendenden Farben mittels der einzelnen Listboxen. Eventuell müssen Sie ein Wenig mit den Einstellungen experimentieren, bis Sie eine optisch ansprechende Kombination gefunden haben. !
Die Einstellmöglichkeiten sind: 
 Normal
 ------
KIn der hier gewählten Farbe erfolgen die meisten Textausgaben der Mailbox. 
 Highlight
 ---------
½Der Wert in diesem Feld bestimmt, in welcher Farbe diejenigen Textausgaben erfolgen sollen, die hervorgehoben sein sollen (wie z.B. die Anfangsbuchstaben der Menüpunkte). 
 Unterstrichen
 -------------
╞Diese Farbe bestimmt das Aussehen derjenigen Textelemente, die auf einem Monochrom-Monitor unterstrichen dargestellt werden. Dies ist z.B, die Titelzeile, die über den Mailboxmenüs ausgegeben wird. )
 Input Vor / Hinter
 ------------------
!Wenn das DMS Texteingaben vom Benutzer erwartet, macht es die Länge der erwarteten Eingabe kenntlich, indem es bis zur entsprechenden Länge ein Eingabefeld mit der hier definierten Vorder- und Hintergrundfarbe schreibt. Die Eingabe im Eingabefeld erolgt auch in den hier gewählten Farben. 'E  ╒══════════════════╕
  │ Filebox-Passwort │
  ╘══════════════════╛

Sie können hier ein Passwort eingeben, welches bei Dateien, die Sie in die Filebox eintragen - nach Rückfrage - automatisch eingesetzt wird. Auf diese Weise ersparen Sie sich Tipp-Arbeit (und Tippfehler). Sollten Sie diese Funktion nicht wünschen, so geben Sie hier einfach nichts ein. 'H  ╒═══════════════════╕
  │ Transfer-Baudrate │
  ╘═══════════════════╛
g
Normalerweise übergibt das DMS an die Transferprotokolle die zu verwendende Baudrate als einen Parameter. Diese entspricht dann der Baudrate, mit der der User momentan im System eingeloggt ist. Bei manchen Modems (High-Speed-Modems und MNP-Modems) kann dieses aber zu Schwierigkeiten führen, wenn diese Modems ihre Daten mit einer konstanten Baudrate erwarten und sich um die Pufferung selber kümmern. Daher können Sie hier angeben, ob die reale Baudrate an das Modem übergeben werden soll (Option "Connect-BR"), oder statt dessen IMMER die Baudrate, mit der das Modem auch initialisiert wurde (Option "Init-BR"). 'Q  ╒══════════════════════╕
  │ Zeitbonus f. Uploads │
  ╘══════════════════════╛
í
Ein Upload von Software kostet ja auch Zeit, und diese können Sie dem User wieder vergüten. Ein Wert von 0 an dieser Stelle bedeutet, daß ein User für einen Upload keinerlei Zeitvergütung erhält. Jeder andere Wert wird wiederum als Multiplikator verwendet, mit der Zeit, die für den Upload benötigt wurde, multipliziert und der für den aktuellen Anruf - und nur für diesen - zu Verfügung stehenden Zeit zugerechnet. ']  ╒══════════════════════════╕
  │ Behandlung neuer Uploads │
  ╘══════════════════════════╛
+
 Autom. Freischalten
 -------------------
¥Wenn Sie diese Option deaktivieren, so werden alle Files, die neu in die Filebox gelegt werden - egal, ob von Ihnen, oder von den Benutzern - gesperrt, so daß sie von niemandem (ausser Benutzern mit Sysop-Status) empfangen werden können. Auf diese Weise können Sie Programme erst einmal testen, bevor Sie sie der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das kann sehr wichtig sein, wenn Sie verhindern wollen, daß urheberrechtlich geschützte (oder auch Virus- infizierte) Software von Ihrer Box in Umlauf gebracht wird. Sollten Sie dieses nicht wünschen (sollten Sie also Ihren Usern vertrauen), aktivieren Sie diese Option. Neue Files stehen dann sofort zum Download bereit. 1
 Lange Beschr. abfragen
 ----------------------
TIst diese Option aktiviert, so fragt das DMS nach einem Upload den Benutzer, ob eine lange Dateibeschreibung eingegeben werden soll und startet entsprechend den Editor. Sollen die Benutzer keine langen Dateibeschreibungen eingeben dürfen (z.B. um allzuviel Müll in den Filebeschreibungen zu vermeiden), so ist diese Option zu deaktivieren. '?  ╒════════════════╕
  │ Qualitätsbonus │
  ╘════════════════╛
l
Der Qualitäts-Bonus kann verwendet werden, um den Anreiz zu erhöhen, interessante Files (und nicht nur den üblichen 08/15- Krepmel) in Ihre Fileboxen zu legen. Wird ein Programm so oft downgeloadet, wie Sie es in diesem Feld eingetragen haben, wird das File dem Benutzer erneut gutgeschrieben (die entsprechende Größe der Datei wird zu seinem Upload-Konto hinzugerechnet, was sein Ratio erheblich beeinflussen kann. Wenn z.B. Benutzer X eine 500kB große Datei in die Box stellt und Sie den Zähler für den Qualitätsbonus auf 10 eingestellt haben, erhält X für alle 10 Downloads dieses Files erneut 500kB gutgeschrieben. D
Geben Sie hier eine 0 ein, um den Qualitäts-Bonus zu deaktivieren. '?  ╒════════════════╕
  │ Upload-Checker │
  ╘════════════════╛
'B  ╒═════════════════╕
  │ Name des Sysops │
  ╘═════════════════╛
φ
Hier geben Sie Ihren Namen an. Sie sollten auch unter diesem Namen in der Mailbox als User eingetragen sein, da alle System- Nachrichten, etwa beim Neueintrag eines Users (siehe weiter unten) an den User mit diesem Namen geschickt werden. Ebenso werden alle persönlichen Nachrichten, die an "SYSOP" adressiert sind, an Sie unter diesem Namen gesandt. Daher ist es auch - im Gegensatz zu einigen anderen Boxsystemen - unnötig, sich unter dem Namen SYSOP in der Userliste eingetragen zu haben. '3  ╒════════════╕
  │ Chatzeiten │
  ╘════════════╛
├
Hier können Sie eingeben, zu welchen Uhrzeiten, das Programm versuchen soll, Sie zu erreichen, wenn von einem Anrufer "Operator Rufen" eingegeben wurde. Ausserhalb dieser Uhrzeiten wird eine Meldung an den Anrufer ausgegeben, daß Sie im Moment nicht gestört werden möchten. Zwischen den hier von Ihnen eingegebenen Anfangs- und End-Zeiten wird ein akustisches Signal an Sie ausgegeben, das Ihnen signalisiert, daß Sie jemand zu erreichen versucht. Ausserdem wird im Sysop-Screen angegeben, wer es ist. Wenn Sie für Anfangs- und End-Zeiten dieselben Werte eingeben, sind Sie de Facto nicht zu erreichen. Die Uhrzeiten werden wie folgt eingegeben: HHMM, also z.B. 2100 für 21.00 Uhr, 0530 für 5 Uhr 30, etc. 'E  ╒══════════════════╕
  │ Name der Mailbox │
  ╘══════════════════╛
)
Hier geben Sie an, wie Ihre Mailbox heissen soll. Es empfiehlt sich, den Namen nicht zu lang zu wählen, da dieser - sofern der Anrufer eine Terminalemulation eingeschaltet hat - in der Titelzeile der Menüseiten ausgegeben wird und ein sehr langer Name hier den Boxbetrieb erheblich bremsen kann. 'B  ╒═════════════════╕
  │ Begrüßungszeile │
  ╘═════════════════╛
─
Diese Zeile wird jedem Anrufer - nach einem eventuell vorhandenen Begrüßungstext - ausgegeben und sollte nochmal die Mailbox identifizieren, falls der Anrufer den Begrüßungstext abgebrochen hat. 'i  ╒══════════════════════════════╕
  │ Verschiedene Sysop-Optionen  │
  ╘══════════════════════════════╛
C
 Paßwort bei lokalem Sysop-Login
 -------------------------------
[Ist diese Option aktiviert, fragt das DMS bei lokalem Sysop-Login (mit Taste "L" im Wartebildschirm) nach dem Paßwort des Sysops. Ist die Option deaktiviert, fragt das DMS nicht und Sie kommen einfach so als Sysop in die Box. Das Einschalten diese Option empfiehlt sich z.B., wenn auch andere Leute Zugriff auf den Mailbox-Rechner kriegen können. E
 Bei Sysop-Chat nach Grund fragen
 --------------------------------
∙Ist diese Option aktiviert, fragt das DMS bei "Operator rufen" den User nach einem Grund für den Chat. Dieser Grund ist auf dem Bildschirm zu lesen und der Sysop kann entsprechend entscheiden, ob er der Chat- Aufforderung entgegenkommt, oder nicht. 'c  ╒════════════════════════════╕
  │ Ausgangslevel f. neue User │
  ╘════════════════════════════╛
╧
Der hier angegebene Zugriffslevel wird jedem neu eingetragenen User sofort zugeteilt, sofern Sie nicht angegeben haben, daß Sie die User selber freischalten möchten (siehe weiter unten). Durch diesen Zugriffslevel können Sie bestimmen, welche Möglichkeiten neu eingetragenen Usern zur Verfügung stehen sollen. Sie sollten diese Level mit den zu den einzelnen Menüpunkten angegebenen Zugriffsleveln abstimmen, damit es nicht zu unangenehmen Überraschungen kommt. 'W  ╒════════════════════════╕
  │ Benutzerlevel f. Sysop │
  ╘════════════════════════╛
α
Ab diesem Benutzerlevel gilt ein Benutzer als Sysop. Er wird dann z.B. in der Benutzerliste hervorgehoben dargestellt und hat auf einige zusätzliche Befehle Zugriff (z.B. Verschieben von Nachrichten direkt im Lese-Prompt). '`  ╒═══════════════════════════╕
  │ Benutzerlevel f. Co-Sysop │
  ╘═══════════════════════════╛
r
Ab diesem Benutzerlevel gilt ein Benutzer als Co-Sysop (Hilfs-Sysop) und hat auf einige weitere Befehle Zugriff. '	Z  ╒═════════════════════════╕
  │ Optionen für Neueintrag │
  ╘═════════════════════════╛
5
 Nachricht bei Neueintrag
 ------------------------
fDas D.M.S. verschickt automatisch diverse Benachrichtigungen. So kann es Ihnen auch eine Nachricht senden, wenn sich ein neuer User eingetragen hat. In dieser werden dann das Datum und die Uhrzeit, sowie der Name des neuen Users festgehalten. Diese Funktion setzt voraus, daß Sie weiter oben Ihren Namen angegeben haben, da die Nachricht automatisch an den bei "Name des Sysops" angegebenen User gesandt wird. Es empfiehlt sich, diese Funktion zu aktivieren, wenn Sie auch den nächsten Punkt aktiviert haben. Wie wollen Sie sonst erfahren, ob sich ein neuer User eingetragen hat, der freigeschaltet werden möchte? -
 Manuell freischalten
 --------------------
ÅSchalten Sie diese Option ein, bleiben neu eingetragene User auf Level 0 und erhalten so keine erweiterten Zugriffsrechte. aktivieren Sie die Option nicht, so erhalten neu eingetragene User den weiter oben von Ihnen festgesetzten Zugriffslevel. Sollten Sie diese Option aktiviert haben, so ist es erforderlich, daß Sie regelmässig die neuen User "freischalten", Ihnen also einen höheren Zugriffslevel geben, da User, die in einer Box wenig machen können, erfahrungsgemäß nicht sehr oft anrufen. Wollen Sie aber z.B. ein geschlossenes System betreiben, auf das nur wenige User Zugriff haben sollen, so können Sie dieses effektiv durch diese Angabe regeln. +
 Telefonnr. Abfragen
 -------------------
~Wenn Sie diese Option aktivieren, wird jeder Benutzer beim Neueintrag nach seiner Telefonnummer gefragt. Diese Frage muss dann beantwortet werden. Ist diese Option aktiviert und gibt ein Benutzer seine Telefonnummer nicht ein (drückt also nur ENTER), so wird der Neueintrag abgebrochen. Das DMS kann verständlicherweise keine Überprüfung der eingegebenen Telefonnummer durchführen. %
 Adresse abfragen
 ----------------
╔Ist diese Option aktiviert, so werden Benutzer beim Neueintrag zusätzlich gebeten, Informationen zu Strasse und Hausnummer einzugeben. Ansonsten gelten die gleichen Hinweise wie bei der Telefonnummer. 'W  ╒════════════════════════╕
  │ Online-Zeit nach Level │
  ╘════════════════════════╛
ù
Hier stellen Sie ein, wieviele Minuten Online-Zeit für die jeweiligen Benutzerlevel vergeben werden sollen. Die Online-Zeit eines Benutzers ermittelt sich dabei aus der Anzahl von Minuten, die hier für seinen Benutzerlevel oder den nächsten kleineren Benutzerlevel eingegeben wurde. Auf diese Weise können Sie für unterschiedliche Gruppen von Usern unterschiedliche Verweildauern in der Mailbox festlegen. <
Sie bedienen den Listeneditor mit den angebotenen Buttons: ╜  Edit    : Bearbeiten des in der Listbox
            markierten Eintrags
  Neu     : Einfügen eines neuen Eintrags
  Löschen : Entfernen des in der Listbox
            markierten Eintrags
'Z  ╒═════════════════════════╕
  │ ID f. Transferprotokoll │
  ╘═════════════════════════╛
#
Jedes Protokoll hat eine ID, die genau 1 Zeichen lang ist. Diese ID entspricht dem Buchstaben, welchen der Benutzer nach dem Befehl "Upload" drücken muss, um das entsprechende Protokoll auszuwählen. Die zur Verfügung stehenden Protokolle müssen sowohl hier mittels des  SETUP-Programmes erfasst werden, als auch innerhalb der Menüstruktur  zur  Verfügung  stehen.  Nähere  Hinweise  zur Modifikation  der  Menüstruktur  finden  SIe  in  der  DMS- Hauptanleitung. Angenommen, Sie haben im entsprechenden Menüblock die folgenden Befehle definiert:    ZModem
   XModem
   Puma
~so müssen Sie hier im Setup Protokolle der entsprechenden IDs definieren. Diese IDs wären im angegebenen Beispiel Z, X und P. '<  ╒═══════════════╕
  │ Kommandozeile │
  ╘═══════════════╛

Diese Eingabezeile stellt die eigentliche Definition des Protokolles dar, denn hier geben Sie an, welches Programm das DMS aufrufen soll, wenn eine Übertragung mit dem definierten Protokoll durchgeführt werden soll. Geben Sie hier bitte den kompletten Dateinamen des Transfer- Programmes inklusive Dateiendung an (z.B. DSZ.EXE). Wenn dieses Programm nicht in Ihrem DMS-Hauptverzeichnis steht, müssen Sie auch den gesamten Pfad angeben, da das DMS das Programm sonst nicht aufrufen kann. Da die meisten Transferprogramme bestimmte Kommandozeilenparameter benötigen, um korrekt zu arbeiten, können Sie innerhalb dieser Kommandzeile einige Platzhalter verwenden, die dann später vor dem Aufruf durch die entsprechenden aktuellen Werte ersetzt werden. Diese Parameter sind: â
  #p : Nummer des COM-Ports, der angesprochen werden soll
  #s : Bei der Übertragung zu verwendende Baudrate.
       Der hier angegebene Wert richtet sich auch nach dem, was Sie
       unter "System/Filebox" für die an das Transferprotokoll zu
       gebende Baudrate angegeben haben (siehe dort).
  #n : Name der zu Übertragenden Datei. Hierbei wird der gesamte
       Pfad übergeben.
'l  ╒═══════════════════════════════╕
  │ Optionen f. Transferprotokoll │
  ╘═══════════════════════════════╛
+
 Überträgt Dateiname
 -------------------
Die meisten aktuellen Transferprotokolle sind in der Lage, den Namen der übertragenen Datei mitzusenden und die Datei direkt unter diesem Namen abzulegen. Es ist daher bei solchen Protokollen überflüssig, daß das DMS vom Benutzer vor dem Upload nochmals den Dateinamen abfragt. 
 Batch-fähig
 -----------
¥Die modernen Transferprotokolle sind meistens auch in der Lage, in einem Rutsch mehrere Dateien zu übertragen. Dies spezifizieren Sie für ein Protokoll, indem Sie diese Option aktivieren. Das DMS ist dann in der Lage, mehrere Uploads in einem Rutsch zu akzeptieren und der Reihe nach in die Filebox einzutragen. Außerdem ermöglicht diese Option das Downloaden einer Liste von in den Fileboxen markierten Dateien. '-  ╒══════════╕
  │ COM-Port │
  ╘══════════╛
å
Hier geben Sie an, an welcher seriellen Schnittstelle (COM1-COM8) das Modem betrieben wird. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein externes oder internes (Steckkarte) Modem handelt. Wenn Sie einen Mailboxport nur lokal, also ohne Modem, betreiben möchten, selektieren Sie einfach hier "Lokal". Die anderen Eingabeelemente auf dieser Eingabemaske haben dann keine Bedeutung mehr. '<  ╒═══════════════╕
  │ Init-Baudrate │
  ╘═══════════════╛
+
Hier können Sie angeben, mit welcher Baudrate das System zu Beginn initialisiert werden soll. Von diesem Wert hängt das Verhalten bei einem eingetroffenen Anruf ab. Grundsätzlich empfiehlt sich hier die höchste Baudrate, die bei Ihrem Modem möglich ist, also bei einem 2400Baud-Modem eben 2400. Bei Modems, die über interne Datenkompression verfügen, geben Sie hier die höchste Baudrate an, mit der das Modem betrieben werden kann, um die Effektivität der Datenkompression zu steigern. Den zu verwendenden Wert entnehmen Sie bitten Ihrem Modem-Handbuch. 'E  ╒══════════════════╕
  │ Optionen f. Port │
  ╘══════════════════╛
)
 Reinit bei Connect
 ------------------
IIst ein Anruf eingetroffen und wurde die Baudrate erkannt, so muss in den meisten Fällen die Baudrate für die Schnittstelle entsprechend der erkannten Baudrate neu gesetzt werden. Sollten Sie aber mit einem Modem arbeiten, das eine feste Baudrate zwischen Computer und Modem verlangt (z.B. die HST-Modems der Firma US-Robotics, die inzwischen weit verbreiteten ZyXEL-Modems, oder die meisten Modems mit MNP-Option), so sollten Sie diese Option deaktivieren. Die Verbindung zwischen Modem und Computer arbeitet dann immer mit der im vorangegangenen Menüpunkt eingestellten Baudrate. Sie müssen dann allerdings auch dafür Sorge tragen, daß das Modem nicht von sich aus die Verbindungsgeschwindigkeit ändert. Wenn Sie an dem aktuellen DMS-Port ein Modem haben, welches nicht mit konstanter Baudrate betrieben wird, aktivieren Sie diese Option. !
 Anruf annehmen
 --------------
Bei einigen Modems führt das Abheben per ATA-Befehl zu Fehlern, diese Modems arbeiten dann zuverlässiger, wenn sie selbsttätig abheben können. Wird hier die Option gewählt, daß das DMS das Abheben nicht veranlassen soll (durch Senden des ATA-Befehles), so muss in den Modem-Init-String das Auto-Answer-Register 0 auf einen angebrachten Wert gesetzt werden (S0=1, damit es nach dem ersten Klingeln abnimmt). Ob diese Option bei Ihrem Modem angebracht ist, lässt sich leider nicht generell angeben, da hilft nur Ausprobieren. 7
 Carrierverlust ignorieren
 -------------------------
∞Sollte bei dem von Ihnen eingesetzten System die Carrier-Detect- Abfrage nicht zuverlässig arbeiten, können Sie hier angeben, daß das DMS den eventuellen Verlust des Carriers ignoriert. Diese Einstellung empfiehlt sich aber nur in wenigen Ausnahmefällen, etwa wenn Sie sich von einem anderen Rechner aus per Nullmodem- Kabel im DMS einloggen. Bei ausgeschalteter Carrier-Erkennung, hat das DMS keine Möglichkeit, ein vorzeitiges Ende der Verbindung zu erkennen und entsprechend zu reagieren. )
 Hardware-Handshake
 ------------------
	Hier können Sie einstellen, ob bei der Kommunikation mit dem Modem sogenanntes RTS/CTS-Handshaking verwendet werden soll, oder nicht. Die meisten schnellen Modems (typischerweise solche mit Kompressions-Verfahren, etwa MNP oder V42bis) benötigen dieses Handshaking, bei dem das Modem der Schnittstelle signalisiert, wann es wieder zur Aufnahme neuer Zeichen bereit ist. Überprüfen Sie anhand Ihres Modem-Handbuches, ob diese Technik für Ihr Modem anzuwenden ist, oder nicht. Eine Faustregel könnte sein, daß Modems, die mit einer festen Baudrate betrieben werden (also eben MNP-Modems und andere komprimierende Modems) auch Handshaking unterstützen. Diese Funktion steht nur bei installiertem FOSSIL-Treiber zur Verfügung, anderenfalls wird die Eingabe einfach vom Boxprogramm ignoriert. Ggf. müssen Sie auch in Ihrem Modem das Hardware-Handshaking aktivieren, sofern dies nicht von vorneherein aktiv ist. Auch hier entnehmen Sie bitte den zu verwendenden Befehl dem Modem-Handbuch und nehmen Sie diesen dann in den Init-String auf. +
 Soft Carrier Detect
 -------------------
τIst diese Option aktiviert, so verwendet das DMS eine Funktion des FOSSIL-Treibers, um zu ermitteln, ob noch ein Trägersignal (Data Carrier) anliegt. Ist die Option dagegen deaktivert, wird direkt auf den bei der Basisadresse angegebenen Port zugegriffen. Bei Verwendung des DMS mit ISDN-Karte und (z.B.) CFOS-Treiber, muß diese Option aktiviert sein, da die ISDN-Karte keine entsprechende Basisadresse zur Verfügung stellt und nur die FOSSIL-Funktion zuverlässig verwendet werden kann. 'Q  ╒══════════════════════╕
  │ Anzahl Init-Versuche │
  ╘══════════════════════╛
∞
Gelegentlich kann es zu Problemen beim Initialisieren des Modems kommen. Diese Fehler tauchen insbesondere dann auf, wenn das Modem nach dem Ende eines Anrufes nicht korrekt auflegt. In dieser Eingabezeile können Sie einstellen, wie oft das DMS versucht, das Modem zu initialisieren, bevor es "aufgibt". Sollte es bei Ihrer Mailbox häufiger zu der Fehlermeldung "Modem konnte nicht initialisiert werden" kommen, so probieren Sie, ob ein größerer Wert hier zu zuverlässigerer Funktion führt. 'T  ╒═══════════════════════╕
  │ COM-Port Basisadresse │
  ╘═══════════════════════╛
C
Hier wird die Basis-Adresse des vom Modem belegten seriellen Ports benötigt. Dieses ist erforderlich, da das D.M.S. die serielle Schnittstelle direkt abfragt, um zu ermitteln, ob noch ein Carrier anliegt. Einen Standard für serielle Schnittstellen hat IBM nur für COM1 und COM2 definiert. Die Basisadresse hierfür lauten: &       COM1 : $3F8
       COM2 : $2F8
?Diese beiden Werte werden vom Programm automatisch gesetzt, wenn Sie also Ihr Modem an COM1 oder COM2 betreiben, und dies auch bereits im vorigen Eingabefeld angegeben haben, wird automatisch die korrekte Basisadresse eingetragen. Für andere Schnittstellen muss die Angabe von Ihnen erfolgen. Entnehmen Sie die korrekte Basisadresse bitte dem Handbuch zu Ihrem Rechner. Bei den anzugebenden Werten handelt es sich um Hexadezimal-Zahlen, die Eingabe ins Programm erfolgt in der oben angegebenen Form. Wichtig ist, daß Sie der Hexadezimal-Zahl das Dollar-Zeichen voranstellen. '
Q  ╒══════════════════════╕
  │ Init-String f. Modem │
  ╘══════════════════════╛

Hier geben Sie die Befehle an, die zum Modem geschickt werden, um es zu initialisieren. Der Default-String ist für Hayes-kompatible Modems ausgelegt und kann - und sollte - an Ihr Modem angepasst werden. Sie müssen hierbei aber auf folgende Punkte achten : 9
 - Wenn Sie möchten, daß das DMS das Abheben des Modems
¥veranlasst (s.u.) sollten Sie den Befehl ATS0=0 in Ihren Init- String aufnehmen, damit das Modem das Abheben nicht stört, indem es selbst das Telefon abhebt 9
 - Sie müssen Ihr Modem so konfigurieren, daß es a)alle
êMeldungen an die Box sendet, und b)die Meldungen in Textform - inklusive erkannter Baudrate - sendet. Der Hayes-Befehl ist: AT Q0 X4 V1 9
 - Sie sollten vielleicht den Lautsprecher Ihres Modems
Yausschalten, da das Gepiepse Sie sonst auf die Dauer etwas nerven könnte. Befehl : AT M0 6
 - Das lokale Echo sollte ausgeschaltet sein (AT E0)
B
 - Das Modem sollte so konfiguriert sein, daß es bei Verlust des
DTR-Signals auflegt und in den Kommandomodus wechselt. Das DMS verwendet nämlich diese Methode, die Verbindung zu beenden, da ich dem Abschicken von Zeichen an das Modem, um dieses zum Auflegen zu veranlassen, nicht traue. Der Befehl für die hier angebrachte Operation ist AT &D2. k
!WICHTIG! Am Ende des Initialisierungsstrings muss (!!) ein Ausrufungszeichen stehen, dieses ist das Signal für das D.M.S., einen Zeilenvorschub an das Modem zu senden, um die Initialisierung abzuschliessen. Selbstverständlich können Sie auch innerhalb des Initialsierungs-Strings Ausrufungszeichen verwenden, am Ende des Strings ist es jedenfalls unerlässlich! É
Einige Modems (besonders solche mit erweiterten Betriebsarten wie MNP-5 oder V42bis) haben auch erweiterte Modem-Result-Codes (Meldungen, die vom Modem an das Programm geschickt werden). Diese dienen dazu, die genaue Betriebsart zu melden (etwa "CONNECT 2400 REL/COMP"). Das DMS ist darauf eingerichtet, einen solchen Result-Code zu analysieren, um die korrekte Baudrate zu ermitteln. Hierbei ist es darauf angewiesen, daß der Result-Code zumindest in der Form "CONNECT nnnn" kommt, wobei nnnn die erkannte Baudrate angibt. Alle weiteren Informationen, also eventuell angezeigte Datenkompression oder sonstige zusätzliche Daten, werden vom DMS ignoriert. 'Q  ╒══════════════════════╕
  │ Globaler Init-String │
  ╘══════════════════════╛
≥
Der als Init-String eingegebene String gilt für jeden Port einzeln und wird auch nur an dem Port an das Modem geschickt. Wenn Sie Modem-Konfigurationen haben, die auf allen Ports gelten sollen, ohne daß Sie sie jedes Mal wieder eingeben wollen, können Sie diese in den globalen Init-String schreiben. Der globale Init-String wird auf allen Ports VOR dem Port-bezogenen Init-String an das Modem geschickt. Wenn Sie keinen globalen Init-String definieren wolen, lassen Sie diese Zeile einfach leer. 'E  ╒══════════════════╕
  │ Besetzt-Kommando │
  ╘══════════════════╛
ò
Dieser String wird beim lokalen Login an das Modem gesandt. Durch Eingabe des Strings ATH1! wird der Abhebe-Befehl, gefolgt von einem Carriage Return, an das Modem gesendet. Auf diese Weise ist beim lokalen Login der Telefonanschluss besetzt, für eventuelle Anrufer wirkt es, als wäre gerade ein anderer User in der Box. Auch hier ist wieder das abschliessende Ausrufungszeichen von Bedeutung. Hinweis: Die Deutsche Bundespost (bzw. TELEKOM) mag es nicht, wenn auf diese Weise ein Telefonanschluss blockiert wird. Verwenden Sie diese Option also auf Ihre eigene Gefahr. Im Extremfall steht nach einiger Zeit ein Mitarbeiter der Störungsstelle vor der Haustür. 'B  ╒═════════════════╕
  │ Abschluß-Befehl │
  ╘═════════════════╛
g
Dieser String wird nach Beendigung des DMS an das Modem gesendet. So ist es z.B. möglich, eine eingeschaltete Auto-Answer-Funktion auszuschalten, damit das Modem keine Anrufe annimmt, wenn das DMS nicht aktiv ist. Soll dem String ein Carriage Return folgen, müssen Sie, wie bei allen anderen Modem-Befehlen, am Ende des Strings ein Ausrufungszeichen setzen. '`  ╒═══════════════════════════╕
  │ Erstkonfiguration des DMS │
  ╘═══════════════════════════╛
4
Herzlich willkommen im Konfigurationsprogramm des DATELINE MAIL SYSTEM. Ich öffne gleich den "Setup Wizard", der Ihnen bei der ersten Konfiguration Ihrer Mailbox behilflich sein soll. Diese Eingabemaske dient dazu, die Informationen zu erfassen, die für den Boxbetrieb mit dem DMS unbedingt notwendig sind. ╢
Nachdem Sie alle Eingaben getätigt haben, beenden Sie den Dialog mit dem "OK"-Button. Der Setup Wizard erzeugt dann die relevanten Informationsdateien mit entsprechenden Einträgen. 
Sie können dann bereits Ihre eigene Mailbox das erste Mal betreten, um sich einen Eindruck vom DMS zu verschaffen. Schon mit diesen wenigen Eingaben kann Ihre Mailbox online gehen. Denn darum geht's doch, oder? Sie möchten SCHNELL sehen, worauf Sie sich mit dem DMS einlassen. {
Später können Sie sich eingehender mit der Konfiguration des DMS befassen, um die Mailbox an Ihre Bedürfnisse anzupassen. ï
Schließen Sie jetzt bitte dieses Fenster mit ESC oder Mausklick auf das Symbol oben links und geben Sie die benötigten Informationen ein. ö6'x  ╒═══════════════════════════════════╕
  │ Was richtet der Setup-Wizard ein? │
  ╘═══════════════════════════════════╛
J
Der Setup-Wizard richtet eine Standard-Konfiguration ein. Hierzu gehört: D
- die Systemkonfiguration anhand der von Ihnen eingegebenen Werte. j
- eine Benutzerliste, in der Sie unter dem eigegebenen Namen als Sysop (mit Level 255) eingetragen sind. p
- eine Brettliste mit den Standard-Brettern ALLGEMEIN und OPERATOR, deren Existenz vom DMS vorausgesetzt wird. g
- eine Fileboxliste mit den Fileboxen UPLOADS und INFOS, die mit entsprechenden Leveln versehen sind. 5~'c  ╒════════════════════════════╕
  │ Setup-Wizard abgeschlossen │
  ╘════════════════════════════╛

So, das war's schon. Alle wichtigen Informationen wurden gespeichert. Sie könnten jetzt eigentlich das Setup-Programm beenden und Ihre neue Mailbox das erste Mal betreten. Sie können sich gleich als Sysop unter dem angegebenen Namen und mit dem eingegebenen Paßwort einloggen. æ
Beenden Sie dazu das Setup-Programm mit ALT-X (die Abfrage "Konfiguration speichern?" können Sie ruhig mit "Nein" beantworten, die Daten wurden schließlich schon gespeichert). Rufen Sie dann das DMS auf (einfach MAIL eingeben). Es werden enige Pfade auf der Platte angelegt (für die Bretter und Fileboxen, die Sie eingegeben haben) und nach kurzer Zeit müßten Sie den Warte-Bildschirm des DMS sehen. p
Viel Spaß mit dem DMS. Ich hoffe, das Program sagt Ihnen zu. Wenn nicht, dann lassen Sie es mich bitte wissen. 
              Daniel Tietze
8h'N  ╒═════════════════════╕
  │ Kontakt zum Autoren │
  ╘═════════════════════╛
u
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Die schnellste und effektivste ist meine Support-Mailbox: G    DATELINE BBS, Darmstadt
    Tel.: 06151 / 351852
    14400bps, 24h

Oder per eMail an: y    FIDO    : Daniel Tietze@2:2464/420.31
    Internet: dmssupport@aol.com
    WWW     : http://members.aol.com/dtietze1

Oder per "gelber Post": 9    Daniel Tietze
    Ettesterstr. 5
    64291 Darmstadt
'0   ╒══════════╕
   │ COM-Port │
   ╘══════════╛
b
Geben Sie hier an, an welchem COM-Port das Modem hängt, das von der Mailbox bedient werden soll.  
Gültige Eingaben sind 1 bis 4. \
Diese Eingabe wird ignoriert, wenn Sie angeben, daß es sich um einen lokalen Port handelt. ;∙'0   ╒══════════╕
   │ Baudrate │
   ╘══════════╛
O
Geben Sie hier die Baudrate ein, mit der das Modem initialisiert werden soll. J
Gültige Eingaben sind: 1200, 2400, 9600, 16800, 38400, 57600 und 115200. \
Diese Eingabe wird ignoriert, wenn Sie angeben, daß es sich um einen lokalen Port handelt. ;'<   ╒══════════════╕
   │ Lokaler Port │
   ╘══════════════╛
º
Wenn Sie diese Option selektieren, handelt es sich um einen rein lokalen Port, d.h. es wird kein Modem angesprochen (es muß noch nicht mal eines angeschlossen sein). 'H   ╒══════════════════╕
   │ Name der Mailbox │
   ╘══════════════════╛
É
Hier geben Sie ein, wie Ihre Mailbox heißen soll. Dieser Name wird später in der Titelzeile der Mailbox und in der Begrüßungszeile ausgegeben. '*   ╒════════╕
   │ Box-ID │
   ╘════════╛
á
Geben Sie hier eine maximal 8 Zeichen lange Kennung für Ihre Mailbox ein. Diese Eingabe wird später z.B. von DMS_QWK für die Kennung der QWK-Pakete verwendet. 'B   ╒════════════════╕
   │ Name des Sysop │
   ╘════════════════╛
¼
Hier sollten Sie den Namen eingeben, unter dem Sie in der Mailbox als Sysop eingetragen sein möchten. Der entsprechende Eintrag in der Userliste wird automatisch erzeugt. '?   ╒═══════════════╕
   │ Sysop-Paßwort │
   ╘═══════════════╛
τ
Hier geben Sie das Paßwort für den Sysop-Eintrag in der Mailbox ein. Dieses Paßwort wird abgefragt, wenn Sie sich in die Mailbox einloggen. Dieses Paßwort wird in den automatisch erzeugten Benutzereintrag für den Sysop eingefügt. '<   ╒══════════════╕
   │ Netz-Adresse │
   ╘══════════════╛
g
Wenn Sie an einem FIDO-kompatiblen Netz (z.B. dem DMS-Net) teilnehmen, tragen Sie hier bitte Ihre primäre Netz-Adresse im Format Zone:Net/Node[.Point] ein, also z.B. 1:2/3 oder 2:3/4.5, wenn Ihre Mailbox nur ein Point ist. Diese Adresse wird dann als Absender-Adresse (Origin Address) in die Nachrichten eingetragen, die in Ihrer Mailbox geschrieben werden. '<   ╒══════════════╕
   │ Echotoss-Log │
   ╘══════════════╛
┌
Wenn Sie an einem FIDO-kompatible Netz teilnehmen, muß der Scanner/Tosser eine Möglichkeit haben, herauszufinden, in welchen Brettern neue Nachrichten geschrieben wurden, die für die angeschlossenen Systeme zusammengepackt werden müssen. Diese Information schreibt das DMS in die hier eingetragene Datei. Den entsprechenden Dateinamen (z.B. ECHOTOSS.LOG) müssen Sie natürlich Ihrem Scanner/Tosser auch noch mitteilen, denn nur dannklappt der Informationsaustausch richtig. 'T  ╒═══════════════════════╕
  │ Weitere Netz-Adressen │
  ╘═══════════════════════╛
╟
Wenn Sie in mehreren FIDO-kompatiblen Netzen aktiv sind, haben Sie wahrscheinlich für Ihre Mailbox auch mehrere Netz-Adressen. Diese Adressen können Sie hier eintragen (je Eingabezeile nur eine Adresse im Format Zone:Net/Node[.Point] bitte). Erst dann kann die Address Matching-Funktion richtig arbeiten. Wenn Sie diese Funktion im DMS nicht benötigen (z.B. weil sich ein anderes, besseres, Tool darum kümmert), brauchen Sie hier auch nichts einzugeben. C['H   ╒══════════════════╕
   │ Address Matching │
   ╘══════════════════╛
9
Haben Sie mehrere Netzadressen eingegeben, dann aktivieren Sie mit dieser Option die "Address Matching" Funktionalität des DMS. Diese Funktionalität wird bei persönlichen Nachrichten im Netz dazu verwendet, die am besten passende Absender-Adresse aus der Liste der zur Verfügung stehenden Adressen zu ermitteln. -
Wenn ich z.B. unter 42:3012/1 und 2:2464/420.31 erreichbar bin, und dies dem DMS auch mitgeteilt habe, kann das DMS bei von mir verschickten persönlichen Nachrichten die jeweils am besten zutreffende Absender-Adresse ermitteln, um zu gewährleisten, daß mir der Empfänger auch korrekt antworten kann. â
Sind die oben angegebenen Adressen in diesem Dialogfenster als primäre Netz-Adresse und als weitere Adresse eingetragen und schicke ich dann eine Mail an einen Benutzer @2:irgendwas, dann verwendet das DMS als meine Absenderadresse automatisch die mit 2: beginnende Adresse. Sende ich hingegen eine Mail an einen Benutzer @42:irgendwas, wird die mit 42: beginnende Adresse eingetragen. å
Dieses Address Matching arbeitet bis runter auf Node-Nummern- Ebene und versucht, die optimal übereinstimmende Adresse zu ermitteln. »
Kann keine zutreffende Adresse ermittelt werden, wird einfach die primäre Netz-Adresse des Systems eingetragen, in der Hoffnung, daß dies die allgemeingültigste Adresse ist. BT@√'DF	

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABC    ò±á┤▐¡▀ï▐qûRÖ│┐!ó%L(─*╧-b03┴8B>▓?mBkD*I(LpL½N¡Q'S9TôW╤Y[≥[[dTg}jNo╚rçt·vlà╡ç├ï°öGù-ÜΓ¢já╬óªâ¿¿⌐Σ¬╙½╖¼ì¡ç«╣»h▒è│╢╡        