 GRAFIK 5 oder 6 GENERATIONEN    AUSGABE NUR AUF DRUCKER
 ----------------------------    -----------------------

 Darstellung von max. 6 Generationen als Ahnentafel-Baumgrafik

 Bei 6 Generationen sind 2 Blätter erforderlich
