 MEMO ANZEIGEN/ANLEGEN
 ---------------------

 Der  Menüpunkt  MEMO  ANZEIGEN  erscheint nur, wenn Einträge vorhanden sind.
 Ansonsten können Sie ein Memofeld anlegen. Nach Betätigung von F10 kann Text
 eingegeben oder editiert werden.

 Wenn  viele Änderungen in Memofeldern  vorgenommen  werden, werden die Memo-
 Dateien  immer  größer, weil Änderungen nicht überschrieben, sondern am Ende
 der  Datei  neu angehängt werden. Lediglich der Zeiger zum Memofeld wird ge-
 ändert. Auch  werden  gelöschte  Einträge nicht  wirklich entfernt. Dies ist
 leider  eine  nicht zu ändernde Besonderheit der Programmiersprache. Deshalb
 ist es ab und zu erforderlich  die Memo-Dateien zu verdichten.

 PC-AHNEN enthält eine kleine Routine um dieses zu erledigen
 ( Im HAUPTMENÜ unter NÜTZLICHES ).

 Nach der Verdichtung sind keine unnötigen Einträge vorhanden.

 Weitere Hilfe im Memofeld mit  F1 
