
 VORFAHREN DIREKTE LINIE
 -----------------------

 Die Vaterlinie wird als Liste angezeigt

 Mit den Cursortasten wird ein Datensatz in der AUSWAHLLISTE angesteuert

 Mit  der  Funktions-Taste <F10>  können Sie umfangreichere Informationen zum
 angesteuerten  Datensatz  erhalten  und anschließend wieder zur Auswahlliste
 zurückkehren.

 Mit < RETURN > wechseln Sie zum gewählten Datensatz
