 11
C K4NGC-1^M
 12
C N4LJZ^M
 13
C K3FED V N4LJZ^M
 14
C K3AF^M
 15
C N4PBE^M
 16
C WB4FQR-5^M
 17
C WB4FQR-4^M
 18
C NF4T V KJ4LR^M
 19
C W2AAW^M
 20
C NQ4K^M
 21
Hi, Name is "O.P.", located in Woodbridge, Va.
 22
Hi, Name is "O.P.", I am running a PC Clone with the MFJ1274
 23
The exact location of my station is in FM18HQ.  We are about 5 miles west of the subdivision called "Lake Ridge" and about 500 yards south of the Occoquan Resevoir.  Im running 45 watts into a ringo ranger up about 60 feet.
 24
^OC:\PACKET\SEND.FIL
 25
C WD4HXG-7 V K3AF^M
 26
C KB4PGA^M
 27
C W4GFB-3^M
 28
C W4GFB-2^M
 29
C WJ4M-3^M
 30
C WJ4M-1^M
 31
C NM7J^M
PROMPT
PACKET
CONNECT TEXT
Hi, Name is "O.P." Glad you stopped by my machine. Please leave a message here or on K4NGC-1 BBS.
STARTUP
MONITOR ON
EXITING
MONITOR OFF
AUTOTIME
YES
AUTOMSG
YES
MCON3
OFF
HOLDBUF
235
MYCALL
KF4TE
HEA12
ON
LINELEN
235
CONNECT BELL
YES
AUTO3
YES
AUTOSTART
YES
DEFQSVE
ON
STATE
VA
USERS
2
CONNECT FILE
C:\PACKET\CONNECT.MSG
